{
global:

  __nvJitLinkCreate_12_0;
  __nvJitLinkCreate_12_1;
  __nvJitLinkCreate_12_2;
  __nvJitLinkDestroy_12_0;
  __nvJitLinkDestroy_12_1;
  __nvJitLinkDestroy_12_2;
  __nvJitLinkAddData_12_0;
  __nvJitLinkAddData_12_1;
  __nvJitLinkAddData_12_2;
  __nvJitLinkAddFile_12_0;
  __nvJitLinkAddFile_12_1;
  __nvJitLinkAddFile_12_2;
  __nvJitLinkComplete_12_0;
  __nvJitLinkComplete_12_1;
  __nvJitLinkComplete_12_2;
  __nvJitLinkGetLinkedCubinSize_12_0;
  __nvJitLinkGetLinkedCubinSize_12_1;
  __nvJitLinkGetLinkedCubinSize_12_2;
  __nvJitLinkGetLinkedCubin_12_0;
  __nvJitLinkGetLinkedCubin_12_1;
  __nvJitLinkGetLinkedCubin_12_2;
  __nvJitLinkGetLinkedPtxSize_12_0;
  __nvJitLinkGetLinkedPtxSize_12_1;
  __nvJitLinkGetLinkedPtxSize_12_2;
  __nvJitLinkGetLinkedPtx_12_0;
  __nvJitLinkGetLinkedPtx_12_1;
  __nvJitLinkGetLinkedPtx_12_2;
  __nvJitLinkGetErrorLogSize_12_0;
  __nvJitLinkGetErrorLogSize_12_1;
  __nvJitLinkGetErrorLogSize_12_2;
  __nvJitLinkGetErrorLog_12_0;
  __nvJitLinkGetErrorLog_12_1;
  __nvJitLinkGetErrorLog_12_2;
  __nvJitLinkGetInfoLogSize_12_0;
  __nvJitLinkGetInfoLogSize_12_1;
  __nvJitLinkGetInfoLogSize_12_2;
  __nvJitLinkGetInfoLog_12_0;
  __nvJitLinkGetInfoLog_12_1;
  __nvJitLinkGetInfoLog_12_2;
local:
*;
};